Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:26 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590148

Instrument: ACIS Obs ID: 1539 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

acisf01539N002 full img2.fits acisf01539N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:26 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590148

Instrument: ACIS Obs ID: 1539 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:08:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T11:00:09 Observation start date DATE-END 2001-06-06T13:17:54 Observation end date RA PNT 16.171463104712 Pointing RA DEC PNT -72.096917991543 Pointing Dec ROLL PNT 126.48258514631 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-28T03:24:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-06-06T11:00:09 Observation start date DATE-END 2001-06-06T13:17:54 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0]

Source name

TITLE ACIS CALIBRATION OBSERVA- TION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102- 72 (JUNE 2001)

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1539 Observation id SEQ NUM 590148 Sequence number RA NOM 16.171463104712 Nominal RA DEC NOM -72.096917991543 Nominal Dec ROLL NOM 126.48258514631 Nominal Roll

Summary Page Created:Mon November 27, 2006 22:26 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590148

Instrument: ACIS Obs ID: 1539 Source: E0102-72.3 [Chip S2, T=120, Offsets=5,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: ACIS CALIBRATION OBSERVATION OF THE SUPERNOVA REMNANT E0102-72 (JUNE 2001)

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906402 -72.025867 965.599976 34.994995 27.592516 16.019982 -72.032583 926.250000 57.647404 16.067507 16.001394 -72.028081 983.420471 63.487675 15.489943 16.009245 -72.027168 870.750000 60.980621 14.279126 16.003001 -72.034548 780.541687 61.540146 12.683455 15.996645 -72.031185 653.500000 56.465515 11.573436 16.020455 -72.029822 410.833344 50.544647 8.128127 16.008981 -72.031901 293.750000 41.237225 7.123418 16.290069 -72.196384 85.096550 11.993084 7.095469 16.018232 -72.028476 353.833344 51.515705 6.868456