Summary Page Created:Thu November 2, 2006 17:25 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590154

Instrument: ACIS Obs ID: 1545 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

acisf01545N002 full img2.fits acisf01545N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 17:25 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590154

Instrument: ACIS Obs ID: 1545 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T22:01:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-15T09:08:30 Observation start date DATE-END 2001-01-15T10:14:39 Observation end date RA PNT 350.85338799855 Pointing RA DEC PNT 58.751365571615 Pointing Dec ROLL PNT 311.49895170442 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.76843262 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T22:23:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-15T09:08:30 Observation start date DATE-END 2001-01-15T10:14:39 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=- 2,2,0]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1545 Observation id SEQ NUM 590154 Sequence number RA NOM 350.85338799855 Nominal RA DEC NOM 58.751365571615 Nominal Dec ROLL NOM 311.49895170442 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 17:25 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590154

Instrument: ACIS Obs ID: 1545 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.896955 58.834749 792.833313 56.180130 14.112345 350.849075 58.840199 608.958313 49.356174 12.338037 350.890387 58.834808 370.916656 35.220776 10.531190 350.830829 58.842351 383.000000 47.479839 8.066582 350.870355 58.828525 207.142853 25.830454 8.019327 350.886133 58.796943 206.000000 26.050087 7.907843 350.847810 58.805933 161.068176 20.411615 7.891006 350.858149 58.834185 268.083344 34.325573 7.810018 350.826098 58.817898 171.714279 22.642162 7.583829 350.833486 58.825192 244.428574 33.107578 7.382859