Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:26 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590155

Instrument: ACIS Obs ID: 1546 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

acisf01546N002 full img2.fits acisf01546N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:26 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590155

Instrument: ACIS Obs ID: 1546 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T07:56:56 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T10:04:42 Observation start date DATE-END 2001-07-13T11:07:37 Observation end date RA PNT 350.86933996607 Pointing RA DEC PNT 58.877940944508 Pointing Dec ROLL PNT 127.9998610557 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T08:25:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T10:04:42 Observation start date DATE-END 2001-07-13T11:07:37 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=- 2,2,0]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1546 Observation id SEQ NUM 590155 Sequence number RA NOM 350.86933996607 Nominal RA DEC NOM 58.877940944508 Nominal Dec ROLL NOM 127.9998610557 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 03:26 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590155

Instrument: ACIS Obs ID: 1546 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.886473 58.796615 566.791687 43.896557 12.911984 350.881261 58.796283 370.083344 31.888220 11.605644 350.848783 58.839935 247.714279 29.647221 8.355397 350.906115 58.794622 325.875000 39.600311 8.229102 350.821853 58.792822 244.458328 30.324682 8.061365 350.892914 58.793972 326.708344 41.674274 7.839569 350.857850 58.801301 226.142853 30.104345 7.511967 350.848212 58.805789 168.571426 23.330784 7.225279 350.832357 58.788563 189.541672 26.381474 7.184650 350.871555 58.840516 150.714279 22.145267 6.805711