Summary Page Created:Thu November 2, 2006 10:05 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590156

Instrument: ACIS Obs ID: 1547 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

acisf01547N002 full img2.fits acisf01547N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 10:05 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590156

Instrument: ACIS Obs ID: 1547 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T14:41:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-09T09:16:05 Observation start date DATE-END 2001-01-09T10:20:09 Observation end date RA PNT 350.89821620616 Pointing RA DEC PNT 58.783455836042 Pointing Dec ROLL PNT 306.42247155757 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-02T15:03:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-01-09T09:16:05 Observation start date DATE-END 2001-01-09T10:20:09 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=- 2,0,0]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1547 Observation id SEQ NUM 590156 Sequence number RA NOM 350.89821620616 Nominal RA DEC NOM 58.783455836042 Nominal Dec ROLL NOM 306.42247155757 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu November 2, 2006 10:05 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590156

Instrument: ACIS Obs ID: 1547 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.848637 58.840237 476.142853 43.573639 10.927314 350.870320 58.828542 191.306824 21.316029 8.974787 350.890981 58.834797 232.454544 26.719198 8.699907 350.881287 58.796530 203.000000 24.681725 8.224710 350.866293 58.811787 100.285713 13.307691 7.535922 350.857697 58.834055 188.011368 26.084370 7.207817 350.808507 58.825506 164.571426 23.239933 7.081408 350.951873 58.818025 101.897728 15.099983 6.748201 350.836067 58.852562 113.166664 17.510340 6.462848 350.864807 58.830645 109.045456 16.978857 6.422426