Summary Page Created:Tue November 20, 2007 12:58 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590159

Instrument: HRC Obs ID: 1550 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

hrcf01550N003 full img2.fits hrcf01550N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 12:58 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590159

Instrument: HRC Obs ID: 1550 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T17:42:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T05:26:03 Observation start date DATE-END 2001-07-13T07:07:43 Observation end date RA PNT 350.85539093089 Pointing RA DEC PNT 58.818674511829 Pointing Dec ROLL PNT 127.55904060675 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T17:57:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T05:26:03 Observation start date DATE-END 2001-07-13T07:07:43 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2B]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Proposal tit

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1550 Observation id SEQ NUM 590159 Sequence number RA NOM 350.85539093089 Nominal RA DEC NOM 58.818674511829 Nominal Dec ROLL NOM 127.55904060675 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 12:58 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590159

Instrument: HRC Obs ID: 1550 Source: CAS A [HRC-I, Offsets=0,0,0 HRC-I, AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE CAS A

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.866378 58.811753 139.541672 14.094710 9.900286 350.886301 58.796758 248.795456 28.447529 8.745767 350.848657 58.839909 256.791656 30.241592 8.491341 350.871521 58.840633 186.477280 23.916649 7.796965 350.891462 58.832276 127.681816 17.991325 7.096855 350.853560 58.840506 173.791672 25.805023 6.734800 350.881600 58.796306 154.397720 23.158178 6.667093 350.910836 58.805022 157.022720 24.516165 6.404865 350.857771 58.834249 125.041664 19.543516 6.398115 350.870197 58.828420 112.875000 17.961390 6.284313