Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:33 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590160

Instrument: ACIS Obs ID: 1551 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,0,2] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

acisf01551N002 full img2.fits acisf01551N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:33 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590160

Instrument: ACIS Obs ID: 1551 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,0,2] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T22:57:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-08T21:31:25 Observation start date DATE-END 2001-03-09T00:23:46 Observation end date RA PNT 278.39235001812 Pointing RA DEC PNT -10.526655527392 Pointing Dec ROLL PNT 89.014132792312 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-11-07T23:32:49 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-08T21:31:25 Observation start date DATE-END 2001-03-09T00:23:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-3 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,0,2]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1551 Observation id SEQ NUM 590160 Sequence number RA NOM 278.39235001812 Nominal RA DEC NOM -10.526655527392 Nominal Dec ROLL NOM 89.014132792312 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 18:33 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590160

Instrument: ACIS Obs ID: 1551 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,0,2] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389872 -10.568721 793.714294 53.065678 14.957206 278.387139 -10.572570 36.000000 11.564799 3.112894 278.386254 -10.575092 20.428572 6.795466 3.006206