Summary Page Created:Thu December 14, 2006 04:22 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590161

Instrument: ACIS Obs ID: 1552 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.25,0,3.5] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

acisf01552N002 full img2.fits acisf01552N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 04:22 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590161

Instrument: ACIS Obs ID: 1552 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.25,0,3.5] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T08:48:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T19:37:27 Observation start date DATE-END 2001-07-13T22:45:27 Observation end date RA PNT 278.3608850383 Pointing RA DEC PNT -10.599435573085 Pointing Dec ROLL PNT 230.28604054946 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-12-14T09:21:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T19:37:27 Observation start date DATE-END 2001-07-13T22:45:27 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-3 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.25,0,3.5]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1552 Observation id SEQ NUM 590161 Sequence number RA NOM 278.3608850383 Nominal RA DEC NOM -10.599435573085 Nominal Dec ROLL NOM 230.28604054946 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu December 14, 2006 04:22 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590161

Instrument: ACIS Obs ID: 1552 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.25,0,3.5] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389791 -10.569049 910.000000 57.751926 15.757050 278.456280 -10.610157 18.079546 5.848904 3.091100