Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:00 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590165

Instrument: HRC Obs ID: 1556 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

hrcf01556N003 full img2.fits hrcf01556N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:00 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590165

Instrument: HRC Obs ID: 1556 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T17:42:53 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T22:45:27 Observation start date DATE-END 2001-07-14T01:51:10 Observation end date RA PNT 278.38586968397 Pointing RA DEC PNT -10.570460629797 Pointing Dec ROLL PNT 230.15934480287 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-20T17:59:24 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-07-13T22:45:27 Observation start date DATE-END 2001-07-14T01:51:10 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1556 Observation id SEQ NUM 590165 Sequence number RA NOM 278.38586968397 Nominal RA DEC NOM -10.570460629797 Nominal Dec ROLL NOM 230.15934480287 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 13:00 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590165

Instrument: HRC Obs ID: 1556 Source: G21.5-0.9 [HRC-I, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2B] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.365734 -10.590072 71.159088 9.895083 7.191359 278.389916 -10.568801 145.958328 21.538755 6.776545 278.158391 -10.795087 135.674423 28.512302 4.758452 278.620306 -10.338771 127.813957 27.176750 4.703063 278.367245 -10.402191 57.358620 14.108142 4.065639 278.154640 -10.745660 99.000000 25.100103 3.944207 278.131909 -10.543589 68.583336 18.625313 3.682265 278.176095 -10.338962 97.220535 27.242426 3.568718 278.219498 -10.336222 88.333336 25.590349 3.451822 278.601955 -10.789173 94.414284 27.447254 3.439844