Summary Page Created:Tue November 7, 2006 19:36 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590166

Instrument: HRC Obs ID: 1557 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

hrcf01557N004 full img2.fitshrcf01557N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 19:36 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590166

Instrument: HRC Obs ID: 1557 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-07T23:35:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-09T03:02:44 Observation start date DATE-END 2001-03-09T05:54:19 Observation end date RA PNT 278.38986563065 Pointing RA DEC PNT -10.563881032399 Pointing Dec ROLL PNT 88.952322029288 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 Processing system revision DATE 2006-11-08T00:33:23 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-03-09T03:02:44 Observation start date DATE-END 2001-03-09T05:54:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A]

Source name

TITLE CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Proposal

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 1557 Observation id SEQ NUM 590166 Sequence number RA NOM 278.38986563065 Nominal RA DEC NOM -10.563881032399 Nominal Dec ROLL NOM 88.952322029288 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 7, 2006 19:36 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590166

Instrument: HRC Obs ID: 1557 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0 Offsets=AO2A] PI: Dr. CXC Calibration Title: CALIBRATION OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLE G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.401081 -10.865682 664.900024 52.369518 12.696317 278.359247 -10.865675 502.910706 48.613617 10.345058 278.407175 -10.282060 461.291656 57.592045 8.009642 278.372850 -10.282228 431.083344 58.322746 7.391341 278.407568 -10.318179 292.750000 41.861450 6.993308 278.369665 -10.287217 286.566437 41.367252 6.927374 278.409909 -10.247451 465.192688 69.826683 6.662105 278.410504 -10.287540 255.037766 41.668785 6.120595 278.384677 -10.287196 272.848938 48.149506 5.666703 278.400624 -10.850898 289.333344 54.118706 5.346272