Summary Page Created:Wed November 21, 2007 15:19 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290144

Instrument: HRC Obs ID: 2588 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA

hrcf02588N003 full img2.fits hrcf02588N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 15:19 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290144

Instrument: HRC Obs ID: 2588 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T20:07:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-24T01:45:22 Observation start date DATE-END 2002-02-24T02:43:19 Observation end date RA PNT 279.2393475561 Pointing RA DEC PNT 38.786939965445 Pointing Dec ROLL PNT 61.127010382194 Pointing Roll RA TARG 279.235 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T20:17:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-24T01:45:22 Observation start date DATE-END 2002-02-24T02:43:19 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA Source name TITLE AO3 CALIBRATION OBSERVA- TIONS OF VEGA

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2588 Observation id SEQ NUM 290144 Sequence number RA NOM 279.2393475561 Nominal RA DEC NOM 38.786939965445 Nominal Dec ROLL NOM 61.127010382194 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 15:19 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290144

Instrument: HRC Obs ID: 2588 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF VEGA

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.025200 38.971498 46.791668 11.899067 3.932381 279.513041 38.671520 38.137257 11.070030 3.445091 279.470339 39.031452 49.937500 15.009392 3.327084 279.316290 38.997487 32.700996 9.931037 3.292808 279.229254 38.962866 26.875000 8.224891 3.267520 279.132091 38.497904 43.494644 13.569069 3.205426 279.511018 38.583262 44.660713 14.079702 3.171993 279.588806 38.604650 50.345516 16.199476 3.107848 279.405038 39.070912 43.826786 14.495041 3.023571 279.582354 38.738278 40.060139 13.263901 3.020238