Summary Page Created:Sat January 20, 2007 09:22 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290153

Instrument: HRC Obs ID: 2597 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF BETELGEUSE

hrcf02597N002 full img2.fits hrcf02597N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 09:22 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290153

Instrument: HRC Obs ID: 2597 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF BETELGEUSE

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-01-20T14:04:36 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-07T09:44:30 Observation start date DATE-END 2001-12-07T10:26:20 Observation end date RA PNT 88.921984490129 Pointing RA DEC PNT 7.521101447784 Pointing Dec ROLL PNT 41.704981849967 Pointing Roll RA TARG 88.792917 Observer’s specified target RA DEC TARG 7.407056 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 Processing system revision DATE 2007-01-20T14:21:15 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-07T09:44:30 Observation start date DATE-END 2001-12-07T10:26:20 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT BETELGEUSE Source name TITLE AO3 CALIBRATION OBSERVA- TIONS OF BETELGEUSE

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2597 Observation id SEQ NUM 290153 Sequence number RA NOM 88.921984490129 Nominal RA DEC NOM 7.521101447784 Nominal Dec ROLL NOM 41.704981849967 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 09:22 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290153

Instrument: HRC Obs ID: 2597 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3 CALIBRATION OBSERVATIONS OF BETELGEUSE

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 88.658531 7.353782 131.286606 23.723650 5.533997 88.681752 7.334333 143.008926 33.731167 4.239667 88.720829 7.285874 92.476784 24.686422 3.746059 89.090176 7.609075 57.291668 15.466187 3.704318 88.688792 7.322282 113.925896 33.188869 3.432653 89.031511 7.593014 27.500000 8.785544 3.130142 88.738197 7.299430 84.916664 27.959000 3.037185