Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:28 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590225

Instrument: ACIS Obs ID: 2836 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02836N002 full img2.fits acisf02836N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:28 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590225

Instrument: ACIS Obs ID: 2836 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:06:58 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T14:39:33 Observation start date DATE-END 2001-12-05T16:58:02 Observation end date RA PNT 16.127655285511 Pointing RA DEC PNT -72.093917366723 Pointing Dec ROLL PNT 308.72804056656 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:27:04 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T14:39:33 Observation start date DATE-END 2001-12-05T16:58:02 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2836 Observation id SEQ NUM 590225 Sequence number RA NOM 16.127655285511 Nominal RA DEC NOM -72.093917366723 Nominal Dec ROLL NOM 308.72804056656 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:28 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590225

Instrument: ACIS Obs ID: 2836 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906224 -72.025931 258.875000 17.894379 14.466834 15.807947 -72.153997 274.137939 18.987438 14.437858 16.019488 -72.032692 552.571411 50.800766 10.877226 16.003456 -72.034370 569.000000 53.862419 10.563952 15.998669 -72.028312 449.285706 45.525497 9.868881 16.017408 -72.034218 437.857147 48.948189 8.945318 15.996756 -72.031498 424.857147 47.707676 8.905425 16.014418 -72.034889 430.285706 48.493546 8.873051 16.008896 -72.027166 392.714294 46.809669 8.389597 16.005178 -72.035294 381.571442 47.495499 8.033844