Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:59 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590226

Instrument: ACIS Obs ID: 2837 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02837N002 full img2.fits acisf02837N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:59 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590226

Instrument: ACIS Obs ID: 2837 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:44:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T16:58:02 Observation start date DATE-END 2001-12-05T19:16:33 Observation end date RA PNT 16.042133475883 Pointing RA DEC PNT -72.114718546828 Pointing Dec ROLL PNT 308.55680015169 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:58:54 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T16:58:02 Observation start date DATE-END 2001-12-05T19:16:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2837 Observation id SEQ NUM 590226 Sequence number RA NOM 16.042133475883 Nominal RA DEC NOM -72.114718546828 Nominal Dec ROLL NOM 308.55680015169 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:59 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590226

Instrument: ACIS Obs ID: 2837 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906417 -72.025892 663.147705 27.848202 23.812946 16.019178 -72.033301 765.708313 51.087761 14.988097 15.808004 -72.153971 266.583344 18.219398 14.631840 15.997449 -72.031316 653.541687 51.589191 12.668189 16.000057 -72.028080 567.791687 49.549629 11.459050 16.010683 -72.026693 495.416656 46.229973 10.716352 16.015508 -72.034817 436.714294 43.281513 10.090089 16.003176 -72.034445 513.428589 53.188156 9.653062 16.017313 -72.027937 416.750000 46.305058 9.000097 16.008585 -72.032000 268.416656 37.064907 7.241801