Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:19 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590228

Instrument: ACIS Obs ID: 2839 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02839N002 full img2.fits acisf02839N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:19 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590228

Instrument: ACIS Obs ID: 2839 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:51:07 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T21:35:03 Observation start date DATE-END 2001-12-05T23:53:32 Observation end date RA PNT 15.870467260286 Pointing RA DEC PNT -72.1558149483 Pointing Dec ROLL PNT 308.21273733707 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:18:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T21:35:03 Observation start date DATE-END 2001-12-05T23:53:32 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2839 Observation id SEQ NUM 590228 Sequence number RA NOM 15.870467260286 Nominal RA DEC NOM -72.1558149483 Nominal Dec ROLL NOM 308.21273733707 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:19 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590228

Instrument: ACIS Obs ID: 2839 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906355 -72.025875 743.416687 29.956327 24.816683 16.003284 -72.027654 1542.291626 71.770645 21.489172 16.018996 -72.033731 1427.833374 67.354919 21.198650 16.002285 -72.034715 1306.477295 66.724251 19.580246 16.015430 -72.027597 1071.166626 66.459312 16.117630 15.905349 -72.025842 456.204559 28.707859 15.891277 15.807942 -72.153953 273.428558 17.963942 15.220968 16.017038 -72.034616 861.511353 59.536171 14.470386 15.337049 -72.188346 144.075867 14.179073 10.161161 15.338785 -72.188194 94.232498 13.994294 6.733637