Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:45 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590229

Instrument: ACIS Obs ID: 2840 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02840N003 full img2.fits acisf02840N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:45 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590229

Instrument: ACIS Obs ID: 2840 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:22:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T23:53:32 Observation start date DATE-END 2001-12-06T02:12:03 Observation end date RA PNT 16.098480990453 Pointing RA DEC PNT -71.916480906288 Pointing Dec ROLL PNT 308.36936974326 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:44:46 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-05T23:53:32 Observation start date DATE-END 2001-12-06T02:12:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2840 Observation id SEQ NUM 590229 Sequence number RA NOM 16.098480990453 Nominal RA DEC NOM -71.916480906288 Nominal Dec ROLL NOM 308.36936974326 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:45 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590229

Instrument: ACIS Obs ID: 2840 Source: E0102-72.3 [Chip I0, T=120, Offsets=4,-5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906496 -72.025864 674.022705 28.429878 23.708254 16.019212 -72.033374 1335.365479 64.831688 20.597420 16.002817 -72.034413 1417.517212 74.188217 19.107040 15.999476 -72.028993 1246.724121 71.399231 17.461311 16.008172 -72.027315 822.390015 63.121738 13.028634 16.019801 -72.029110 772.165527 59.746384 12.924054 15.996776 -72.031237 796.675842 68.008965 11.714276 16.014335 -72.027398 615.330017 58.731861 10.476937 16.662178 -71.646803 145.620346 28.898417 5.039042 16.723259 -71.672714 154.026581 32.196579 4.783942