Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:54 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590231

Instrument: ACIS Obs ID: 2842 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02842N002 full img2.fits acisf02842N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:54 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590231

Instrument: ACIS Obs ID: 2842 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:35:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T04:30:33 Observation start date DATE-END 2001-12-06T06:49:18 Observation end date RA PNT 15.751836953581 Pointing RA DEC PNT -72.000173567143 Pointing Dec ROLL PNT 307.85704295922 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T12:53:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T04:30:33 Observation start date DATE-END 2001-12-06T06:49:18 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2842 Observation id SEQ NUM 590231 Sequence number RA NOM 15.751836953581 Nominal RA DEC NOM -72.000173567143 Nominal Dec ROLL NOM 307.85704295922 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 07:54 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590231

Instrument: ACIS Obs ID: 2842 Source: E0102-72.3 [Chip I2, T=120, Offsets=4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906189 -72.025871 602.670471 26.473328 22.765196 16.019411 -72.032769 811.375000 53.706963 15.107445 15.807575 -72.154173 242.154999 18.185213 13.316039 16.004046 -72.034713 748.125000 57.487545 13.013689 16.017371 -72.034047 667.250000 53.859814 12.388642 16.001749 -72.028057 658.541687 55.082226 11.955611 15.997556 -72.031370 602.750000 53.977028 11.166788 16.008303 -72.032083 291.000000 39.057556 7.450543 16.008477 -72.027236 388.541656 53.007637 7.329919 15.406978 -72.071951 77.397728 10.570026 7.322378