Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590233

Instrument: ACIS Obs ID: 2844 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02844N002 full img2.fits acisf02844N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590233

Instrument: ACIS Obs ID: 2844 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:19:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T09:27:03 Observation start date DATE-END 2001-12-06T11:45:32 Observation end date RA PNT 16.046668422536 Pointing RA DEC PNT -72.049500930169 Pointing Dec ROLL PNT 307.86717574364 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:36:32 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T09:27:03 Observation start date DATE-END 2001-12-06T11:45:32 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1.0.0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2844 Observation id SEQ NUM 590233 Sequence number RA NOM 16.046668422536 Nominal RA DEC NOM -72.049500930169 Nominal Dec ROLL NOM 307.86717574364 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590233

Instrument: ACIS Obs ID: 2844 Source: E0102-72.3 [Chip S3, T=120, Offsets=-1.0.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.906584 -72.025933 643.285706 30.898376 20.819403 15.807871 -72.153730 221.272720 17.043964 12.982468 15.998968 -72.028437 397.428558 42.595753 9.330239 16.017455 -72.033937 418.428558 48.020226 8.713590 16.015600 -72.034952 365.857147 45.919601 7.967341 16.008570 -72.032250 252.714279 31.856710 7.932843 16.383554 -72.225810 160.625900 21.701189 7.401710 16.020173 -72.031480 305.571442 41.318913 7.395437 16.002541 -72.034759 340.285706 47.974968 7.092985 16.019204 -72.032563 334.428558 49.319962 6.780796