Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590234

Instrument: ACIS Obs ID: 2845 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02845N002 full img2.fits acisf02845N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590234

Instrument: ACIS Obs ID: 2845 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:18:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T11:45:32 Observation start date DATE-END 2001-12-06T14:14:26 Observation end date RA PNT 15.579317112508 Pointing RA DEC PNT -71.860380513203 Pointing Dec ROLL PNT 307.38042342558 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-01-20T13:36:08 Date and time of file creation DATE-OBS 2001-12-06T11:45:32 Observation start date DATE-END 2001-12-06T14:14:26 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0]

Source name

TITLE AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2845 Observation id SEQ NUM 590234 Sequence number RA NOM 15.579317112508 Nominal RA DEC NOM -71.860380513203 Nominal Dec ROLL NOM 307.38042342558 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat January 20, 2007 08:37 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590234

Instrument: ACIS Obs ID: 2845 Source: E0102-72.3 [Chip S1, T=120, Offsets=13,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.005875 -72.030837 18002.441406 207.517410 86.751480 15.906612 -72.026311 492.875000 31.533981 15.629964 15.430883 -71.908575 64.857140 10.260762 6.320889 16.323206 -72.062637 208.797348 33.177158 6.293406 15.412926 -71.818552 48.428570 8.878010 5.454891 16.046802 -72.134412 162.262451 32.689945 4.963681 16.285754 -72.040104 129.041672 27.702944 4.658049 15.406424 -72.072445 52.717419 11.629101 4.533233 15.974578 -72.122984 120.023216 28.716400 4.179605 15.704846 -71.966479 29.795000 7.333829 4.062680