Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:47 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590247

Instrument: ACIS Obs ID: 2858 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02858N002 full img2.fits acisf02858N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:47 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590247

Instrument: ACIS Obs ID: 2858 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:30:34 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T04:36:37 Observation start date DATE-END 2002-06-21T06:56:47 Observation end date RA PNT 15.951180548847 Pointing RA DEC PNT -71.962663990116 Pointing Dec ROLL PNT 112.94709519344 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:45:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T04:36:37 Observation start date DATE-END 2002-06-21T06:56:47 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2858 Observation id SEQ NUM 590247 Sequence number RA NOM 15.951180548847 Nominal RA DEC NOM -71.962663990116 Nominal Dec ROLL NOM 112.94709519344 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:47 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590247

Instrument: ACIS Obs ID: 2858 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.015095 -72.034831 552.285706 48.248650 11.446656 16.018675 -72.033201 567.428589 51.484604 11.021325 15.999202 -72.028322 507.571442 47.737850 10.632474 15.406211 -72.072056 229.850891 22.054798 10.421809 16.004175 -72.034806 524.857117 52.350452 10.025838 16.011585 -72.035325 419.000000 43.528858 9.625798 15.997159 -72.031493 433.714294 48.372871 8.966064 16.009612 -72.027163 353.571442 47.640507 7.421656 15.145481 -72.172237 194.332443 27.404951 7.091144 16.009147 -72.032059 230.000000 32.785389 7.015320