Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:49 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590248

Instrument: ACIS Obs ID: 2859 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02859N002 full img2.fits acisf02859N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:49 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590248

Instrument: ACIS Obs ID: 2859 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:34:55 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T06:56:47 Observation start date DATE-END 2002-06-21T09:16:57 Observation end date RA PNT 16.050871932713 Pointing RA DEC PNT -71.949823571041 Pointing Dec ROLL PNT 112.94715131748 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:48:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T06:56:47 Observation start date DATE-END 2002-06-21T09:16:57 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2859 Observation id SEQ NUM 590248 Sequence number RA NOM 16.050871932713 Nominal RA DEC NOM -71.949823571041 Nominal Dec ROLL NOM 112.94715131748 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:49 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590248

Instrument: ACIS Obs ID: 2859 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019385 -72.033118 815.416687 52.738468 15.461515 15.997263 -72.031104 654.791687 52.484940 12.475801 16.015026 -72.034998 554.000000 46.547691 11.901772 16.002043 -72.034493 679.791687 57.487087 11.825119 15.405780 -72.071330 270.705872 25.732492 10.520002 15.999667 -72.028159 396.285706 43.959633 9.014764 16.002950 -72.028033 382.571442 45.907951 8.333446 16.008368 -72.032415 318.166656 38.622566 8.237844 15.260530 -72.159955 213.869019 29.315739 7.295365 15.906487 -72.025975 69.916664 9.923532 7.045542