Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590250

Instrument: ACIS Obs ID: 2861 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02861N002 full img2.fits acisf02861N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590250

Instrument: ACIS Obs ID: 2861 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:35:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T11:37:07 Observation start date DATE-END 2002-06-21T13:57:17 Observation end date RA PNT 16.250354958914 Pointing RA DEC PNT -71.924157458498 Pointing Dec ROLL PNT 112.94678008184 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:52:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T11:37:07 Observation start date DATE-END 2002-06-21T13:57:17 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2861 Observation id SEQ NUM 590250 Sequence number RA NOM 16.250354958914 Nominal RA DEC NOM -71.924157458498 Nominal Dec ROLL NOM 112.94678008184 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 18:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590250

Instrument: ACIS Obs ID: 2861 Source: E0102-72.3 [Chip I3, T=120, Offsets=-4,6,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002169 -72.034330 1769.750000 78.356239 22.585949 16.018834 -72.033191 1272.541626 70.110794 18.150438 16.006892 -72.027424 1116.068237 65.530235 17.031345 15.998565 -72.029176 1214.166626 74.168587 16.370363 16.014281 -72.027517 959.965881 59.893158 16.027973 16.020860 -72.032292 894.113647 59.739483 14.966880 15.408024 -72.071786 275.375885 34.019489 8.094651 15.444860 -72.133886 146.185501 26.990065 5.416271 16.344015 -71.947249 40.000000 7.763581 5.152262 15.400229 -72.098808 137.687714 29.602573 4.651207