Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:01 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590252

Instrument: ACIS Obs ID: 2863 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf02863N002 full img2.fits acisf02863N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:01 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590252

Instrument: ACIS Obs ID: 2863 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T22:42:44 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T16:17:26 Observation start date DATE-END 2002-06-21T18:37:36 Observation end date RA PNT 15.744869206635 Pointing RA DEC PNT -71.988760401505 Pointing Dec ROLL PNT 112.27580531189 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-20T23:00:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-06-21T16:17:26 Observation start date DATE-END 2002-06-21T18:37:36 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0]

Source name

TITLE AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2863 Observation id SEQ NUM 590252 Sequence number RA NOM 15.744869206635 Nominal RA DEC NOM -71.988760401505 Nominal Dec ROLL NOM 112.27580531189 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 20, 2006 19:01 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590252

Instrument: ACIS Obs ID: 2863 Source: E0102-72.3 [Chip I1, T=120, Offsets=-4,-3,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019008 -72.032937 1170.931763 57.453838 20.380392 16.001444 -72.028191 714.291687 53.309402 13.398981 15.406483 -72.071935 228.458328 17.290539 13.212910 16.003821 -72.034894 611.666687 53.123047 11.514149 15.997294 -72.031565 530.000000 50.106045 10.577566 16.010249 -72.026933 517.916687 49.497437 10.463505 16.017982 -72.028083 421.465912 46.446144 9.074293 14.890095 -72.163915 226.664459 34.859131 6.502298 14.932794 -72.197410 164.400269 26.584349 6.184100 14.893635 -72.170284 206.343079 33.755184 6.112930