Summary Page Created:Wed September 6, 2006 14:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590254

Instrument: ACIS Obs ID: 2865 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02865N002 full img2.fits acisf02865N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 14:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590254

Instrument: ACIS Obs ID: 2865 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-06T18:30:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-13T09:19:02 Observation start date DATE-END 2002-03-13T12:35:14 Observation end date RA PNT 278.39184393113 Pointing RA DEC PNT -10.450864106941 Pointing Dec ROLL PNT 90.002456737876 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-06T18:51:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-13T09:19:02 Observation start date DATE-END 2002-03-13T12:35:14 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, outer nebula]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2865 Observation id SEQ NUM 590254 Sequence number RA NOM 278.39184393113 Nominal RA DEC NOM -10.450864106941 Nominal Dec ROLL NOM 90.002456737876 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 14:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590254

Instrument: ACIS Obs ID: 2865 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.505634 -10.464314 32.897499 7.355161 4.472710 278.188510 -10.538909 73.053154 18.980354 3.848883 278.187343 -10.453699 58.186607 15.914762 3.656140 278.188781 -10.516493 65.289040 19.394999 3.366282 278.204919 -10.532104 60.183037 18.186703 3.309178 278.187715 -10.444396 48.075893 15.291659 3.143929 278.192952 -10.556288 57.666222 18.713017 3.081610 278.214055 -10.535537 48.833332 15.994365 3.053159