Summary Page Created:Wed September 6, 2006 13:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590255

Instrument: ACIS Obs ID: 2866 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02866N002 full img2.fits acisf02866N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 13:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590255

Instrument: ACIS Obs ID: 2866 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-06T17:08:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-12T19:27:18 Observation start date DATE-END 2002-03-12T22:19:28 Observation end date RA PNT 278.46981093483 Pointing RA DEC PNT -10.481600584632 Pointing Dec ROLL PNT 89.842574934383 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-09-06T17:29:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-12T19:27:18 Observation start date DATE-END 2002-03-12T22:19:28 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, outer nebula]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2866 Observation id SEQ NUM 590255 Sequence number RA NOM 278.46981093483 Nominal RA DEC NOM -10.481600584632 Nominal Dec ROLL NOM 89.842574934383 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 13:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590255

Instrument: ACIS Obs ID: 2866 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, outer nebula] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.436714 -10.175267 247.305649 31.662943 7.810571 278.454830 -10.175227 230.667770 29.693804 7.768212 278.434449 -10.180673 178.213394 31.176876 5.716204 278.436759 -10.208253 138.250000 32.979267 4.192028 278.454053 -10.220659 120.511360 29.244684 4.120796 278.434493 -10.192768 131.569641 31.964041 4.116177 278.457743 -10.253693 80.462769 20.350227 3.953900 278.455884 -10.180550 121.016075 31.153578 3.884500 278.432080 -10.251893 76.117645 20.654324 3.685313 278.434973 -10.227837 91.682762 25.408134 3.608402