Summary Page Created:Wed September 6, 2006 15:30 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590257

Instrument: HRC Obs ID: 2868 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

hrcf02868N002 full img2.fitshrcf02868N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 15:30 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590257

Instrument: HRC Obs ID: 2868 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 Processing system revision DATE 2006-09-06T18:02:11 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-13T03:48:38 Observation start date DATE-END 2002-03-13T09:19:02 Observation end date RA PNT 278.38972600605 Pointing RA DEC PNT -10.563782796991 Pointing Dec ROLL PNT 89.838965048893 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 Processing system revision DATE 2006-09-06T19:26:27 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-03-13T03:48:38 Observation start date DATE-END 2002-03-13T09:19:02 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0] Source name TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2868 Observation id SEQ NUM 590257 Sequence number RA NOM 278.38972600605 Nominal RA DEC NOM -10.563782796991 Nominal Dec ROLL NOM 89.838965048893 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed September 6, 2006 15:30 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590257

Instrument: HRC Obs ID: 2868 Source: G21.5-0.9 [HRC-S, Offsets=0,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.434115 -10.865444 1379.149048 75.404060 18.290117 278.337959 -10.865736 1069.850952 75.985352 14.079700 278.433736 -10.318544 641.583313 55.851353 11.487338 278.416290 -10.318403 652.416687 61.803635 10.556283 278.435916 -10.844983 761.541687 73.383812 10.377516 278.415456 -10.865668 899.618774 89.335915 10.070068 278.376239 -10.869912 820.066956 82.062355 9.993217 278.363402 -10.870167 723.915161 79.647583 9.088979 278.398371 -10.318483 579.166687 64.621346 8.962466 278.334880 -10.827494 547.604126 61.159775 8.953665