Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:14 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590258

Instrument: ACIS Obs ID: 2869 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02869N002 full img2.fits acisf02869N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:14 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590258

Instrument: ACIS Obs ID: 2869 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T10:56:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-06T21:38:43 Observation start date DATE-END 2002-02-06T22:45:35 Observation end date RA PNT 350.89239116913 Pointing RA DEC PNT 58.754206804277 Pointing Dec ROLL PNT 330.24246350631 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T11:12:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-06T21:38:43 Observation start date DATE-END 2002-02-06T22:45:35 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=- 2,2,0]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2869 Observation id SEQ NUM 590258 Sequence number RA NOM 350.89239116913 Nominal RA DEC NOM 58.754206804277 Nominal Dec ROLL NOM 330.24246350631 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:14 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590258

Instrument: ACIS Obs ID: 2869 Source: CAS A [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.848753 58.840291 599.083313 45.860054 13.063293 350.853830 58.840889 348.416656 40.196651 8.667803 350.799646 58.803945 282.285706 33.559532 8.411491 350.857892 58.834163 274.875000 33.009663 8.327107 350.870256 58.828567 209.000000 25.684853 8.137092 350.896762 58.835037 355.571442 48.107098 7.391247 350.881360 58.796541 183.857147 24.975481 7.361506 350.891543 58.832451 168.000000 23.453562 7.163091 350.831909 58.842688 330.125000 46.336792 7.124468 350.866612 58.811771 97.465912 13.695311 7.116736