Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:09 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590259

Instrument: ACIS Obs ID: 2870 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02870N002 full img2.fits acisf02870N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:09 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590259

Instrument: ACIS Obs ID: 2870 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T10:47:35 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-06T20:39:48 Observation start date DATE-END 2002-02-06T21:38:43 Observation end date RA PNT 350.91836514445 Pointing RA DEC PNT 58.794643012511 Pointing Dec ROLL PNT 330.13289460444 Pointing Roll RA TARG 350.8575 Observer’s specified target RA DEC TARG 58.814833 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8.1 ASCDS version number DATE 2006-08-31T11:07:41 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-02-06T20:39:48 Observation start date DATE-END 2002-02-06T21:38:43 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=- 2,0,0]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2870 Observation id SEQ NUM 590259 Sequence number RA NOM 350.91836514445 Nominal RA DEC NOM 58.794643012511 Nominal Dec ROLL NOM 330.13289460444 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu August 31, 2006 07:09 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590259

Instrument: ACIS Obs ID: 2870 Source: CAS A [Chip S3, T=120, Offsets=-2,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 350.848588 58.840161 346.920441 34.878922 9.946422 350.853306 58.840558 232.056824 29.460979 7.876751 350.858012 58.834396 172.272720 23.996468 7.179087 350.830801 58.842703 290.714294 40.983368 7.093470 350.881436 58.796531 168.714279 25.347664 6.656009 350.826280 58.817594 117.761360 17.748024 6.635182 350.866499 58.811760 85.428574 13.087655 6.527416 350.795953 58.814766 178.571426 27.447758 6.505866 350.865018 58.830422 110.681816 17.477903 6.332672 350.805400 58.802764 201.285721 32.611656 6.172202