Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590261

Instrument: ACIS Obs ID: 2872 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf02872N002 full img2.fits acisf02872N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590261

Instrument: ACIS Obs ID: 2872 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:05:39 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-13T21:57:25 Observation start date DATE-END 2002-09-14T01:10:21 Observation end date RA PNT 278.34491669112 Pointing RA DEC PNT -10.614117496313 Pointing Dec ROLL PNT 269.69245881663 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-10-04T09:33:31 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-09-13T21:57:25 Observation start date DATE-END 2002-09-14T01:10:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0]

Source name

TITLE AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 2872 Observation id SEQ NUM 590261 Sequence number RA NOM 278.34491669112 Nominal RA DEC NOM -10.614117496313 Nominal Dec ROLL NOM 269.69245881663 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed October 4, 2006 05:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590261

Instrument: ACIS Obs ID: 2872 Source: G21.5-0.9 [Chip I3, T=120, Offsets=-2,2,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3B CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389872 -10.568929 1550.090942 56.681446 27.347414 278.365701 -10.590099 132.857147 13.417118 9.902062 278.655318 -10.515275 213.829117 32.492275 6.580922 278.658105 -10.633405 187.063126 29.759123 6.285908 278.249592 -10.487250 64.565002 11.322672 5.702276 278.660364 -10.535763 162.569153 32.423859 5.013875 278.658299 -10.587815 167.734222 33.483402 5.009473 278.658253 -10.548384 160.970093 33.726521 4.772805 278.617493 -10.511853 116.083336 25.367702 4.576029 278.393562 -10.569332 110.852272 24.402317 4.542695