Summary Page Created:Sat September 16, 2006 10:37 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590273

Instrument: ACIS Obs ID: 3474 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf03474N002 full img2.fits acisf03474N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Sat September 16, 2006 10:37 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590273

Instrument: ACIS Obs ID: 3474 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-16T14:01:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-16T08:12:46 Observation start date DATE-END 2002-05-16T11:24:28 Observation end date RA PNT 278.44060517316 Pointing RA DEC PNT -10.462411192013 Pointing Dec ROLL PNT 106.70724938913 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE FAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.9 ASCDS version number DATE 2006-09-16T14:36:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2002-05-16T08:12:46 Observation start date DATE-END 2002-05-16T11:24:28 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0]

Source name

TITLE AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3474 Observation id SEQ NUM 590273 Sequence number RA NOM 278.44060517316 Nominal RA DEC NOM -10.462411192013 Nominal Dec ROLL NOM 106.70724938913 Nominal Roll

Summary Page Created:Sat September 16, 2006 10:37 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590273

Instrument: ACIS Obs ID: 3474 Source: G21.5-0.9 [Chip S3, T=120, Offsets=-1,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO3A CALIBRATION OBSERVATIONS THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389679 -10.568550 2997.358643 90.720154 33.039612 278.268711 -10.194096 248.561462 33.446915 7.431521 278.286272 -10.194174 239.295685 36.063995 6.635307 278.280869 -10.245145 142.386368 27.112600 5.251667 278.389038 -10.564923 262.109985 50.341217 5.206668 278.295624 -10.222379 170.000000 32.873447 5.171347 278.270416 -10.209108 174.649109 33.833416 5.162030 278.326083 -10.306726 63.583332 15.151073 4.196622 278.279838 -10.238338 128.666672 31.653046 4.064907 278.283889 -10.264406 80.166664 20.914616 3.833045