Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:39 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290234

Instrument: HRC Obs ID: 3680 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

hrcf03680N003 full img2.fits hrcf03680N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:39 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290234

Instrument: HRC Obs ID: 3680 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T01:28:51 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-06T06:14:59 Observation start date DATE-END 2003-02-06T06:58:46 Observation end date RA PNT 88.792594542112 Pointing RA DEC PNT 7.4030630740743 Pointing Dec ROLL PNT 284.25921691508 Pointing Roll RA TARG 88.792917 Observer’s specified target RA DEC TARG 7.407056 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T01:38:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-06T06:14:59 Observation start date DATE-END 2003-02-06T06:58:46 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT BETELGEUSE Source name TITLE AO4 MEASUREMENTS OF THE OP- TICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3680 Observation id SEQ NUM 290234 Sequence number RA NOM 88.792594542112 Nominal RA DEC NOM 7.4030630740743 Nominal Dec ROLL NOM 284.25921691508 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:39 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290234

Instrument: HRC Obs ID: 3680 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 88.834384 7.334090 31.750000 8.139249 3.900851 88.788970 7.500836 25.159090 6.728503 3.739181 89.084659 7.519124 37.051785 11.932806 3.105035 89.015074 7.476943 33.215687 11.016049 3.015209