Summary Page Created:Thu July 20, 2006 16:05 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290236

Instrument: HRC Obs ID: 3682 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

hrcf03682N002 full img2.fits hrcf03682N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 16:05 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290236

Instrument: HRC Obs ID: 3682 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-20T19:40:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-06T04:08:53 Observation start date DATE-END 2003-02-06T04:50:43 Observation end date RA PNT 88.836456524914 Pointing RA DEC PNT 7.2412815950394 Pointing Dec ROLL PNT 284.59149126653 Pointing Roll RA TARG 88.792917 Observer’s specified target RA DEC TARG 7.407056 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-20T20:03:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-06T04:08:53 Observation start date DATE-END 2003-02-06T04:50:43 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT BETELGEUSE Source name TITLE AO4 MEASUREMENTS OF THE OP- TICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3682 Observation id SEQ NUM 290236 Sequence number RA NOM 88.836456524914 Nominal RA DEC NOM 7.2412815950394 Nominal Dec ROLL NOM 284.59149126653 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 16:05 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290236

Instrument: HRC Obs ID: 3682 Source: BETELGEUSE PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 88.809021 7.548964 154.290176 22.660795 6.808683 88.720002 7.524144 145.393753 25.672714 5.663357 88.834542 7.333728 41.636364 8.839096 4.710478 88.777956 7.538371 129.414291 28.108440 4.604108 88.854012 6.999142 76.313728 18.258512 4.179624 88.751647 7.535144 96.089287 24.181477 3.973673 88.871024 6.996161 71.416664 18.951937 3.768305 88.906996 7.005508 73.083336 19.477913 3.752113 88.915116 7.005780 65.166664 17.629843 3.696384 88.817727 7.522340 77.416664 24.178442 3.201888