Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:44 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290241

Instrument: HRC Obs ID: 3687 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

hrcf03687N003 full img2.fits hrcf03687N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:44 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290241

Instrument: HRC Obs ID: 3687 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T00:33:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T04:20:10 Observation start date DATE-END 2003-01-27T05:02:23 Observation end date RA PNT 279.2401549802 Pointing RA DEC PNT 38.784461085232 Pointing Dec ROLL PNT 31.709850473789 Pointing Roll RA TARG 279.235 Observer’s specified target RA DEC TARG 38.783778 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T00:43:03 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-01-27T04:20:10 Observation start date DATE-END 2003-01-27T05:02:23 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT VEGA Source name TITLE AO4 MEASUREMENTS OF THE OP- TICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3687 Observation id SEQ NUM 290241 Sequence number RA NOM 279.2401549802 Nominal RA DEC NOM 38.784461085232 Nominal Dec ROLL NOM 31.709850473789 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 19:44 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290241

Instrument: HRC Obs ID: 3687 Source: VEGA PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 MEASUREMENTS OF THE OPTICAL/UV TRANSMISSION OF THE HRC AND ACIS FILTERS

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 279.250191 38.963656 24.318182 7.002745 3.472664 278.946928 38.754606 25.864361 8.577079 3.015521