Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:37 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290251

Instrument: HRC Obs ID: 4291 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-I GAIN

hrcf04291N003 full img2.fits hrcf04291N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:37 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290251

Instrument: HRC Obs ID: 4291 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-I GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T01:29:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T09:51:51 Observation start date DATE-END 2003-02-22T10:17:02 Observation end date RA PNT 332.03274663698 Pointing RA DEC PNT 45.733435410383 Pointing Dec ROLL PNT 3.7619229569254 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-22T01:36:13 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T09:51:51 Observation start date DATE-END 2003-02-22T10:17:02 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4 CALIBRATION OBSERVA- TIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-I GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4291 Observation id SEQ NUM 290251 Sequence number RA NOM 332.03274663698 Nominal RA DEC NOM 45.733435410383 Nominal Dec ROLL NOM 3.7619229569254 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed November 21, 2007 20:37 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290251

Instrument: HRC Obs ID: 4291 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4 CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-I GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169969 45.742315 5091.454590 75.341385 67.578461 331.755756 45.574596 40.500000 12.313220 3.289148 332.263316 45.820521 28.034090 8.561376 3.274484 332.475811 45.777272 50.075893 15.362792 3.259557 332.219816 45.539696 37.411766 11.698208 3.198077 332.050777 46.029919 54.823215 17.259268 3.176451 331.870278 45.494736 36.769062 11.805861 3.114475 331.628920 45.785710 49.833332 16.028339 3.109076 331.663945 45.728475 40.344826 13.262473 3.042029