Summary Page Created:Fri July 7, 2006 16:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290277

Instrument: HRC Obs ID: 4317 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04317N002 full img2.fits hrcf04317N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 16:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290277

Instrument: HRC Obs ID: 4317 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-07T20:25:59 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-01T12:29:42 Observation start date DATE-END 2003-09-01T12:54:52 Observation end date RA PNT 332.11723674697 Pointing RA DEC PNT 45.73489067973 Pointing Dec ROLL PNT 189.89303892878 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-07T20:51:30 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-09-01T12:29:42 Observation start date DATE-END 2003-09-01T12:54:52 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4317 Observation id SEQ NUM 290277 Sequence number RA NOM 332.11723674697 Nominal RA DEC NOM 45.73489067973 Nominal Dec ROLL NOM 189.89303892878 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 7, 2006 16:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290277

Instrument: HRC Obs ID: 4317 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170107 45.742344 5207.856934 75.444778 69.028725 332.541553 45.792320 102.487503 19.971565 5.131671 332.486808 45.725326 60.489655 15.625771 3.871147 332.329086 45.787606 27.487499 7.771935 3.536764 332.475489 45.723019 47.916668 13.908165 3.445218 332.532688 45.824797 69.013390 20.058676 3.440576 332.519601 45.728918 60.916668 17.892567 3.404579 332.557334 45.759476 56.906250 17.504145 3.251016