Summary Page Created:Fri July 28, 2006 08:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290308

Instrument: HRC Obs ID: 4348 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04348N003 full img2.fits hrcf04348N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri July 28, 2006 08:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290308

Instrument: HRC Obs ID: 4348 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-28T12:13:14 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T07:19:39 Observation start date DATE-END 2003-02-22T07:44:49 Observation end date RA PNT 332.08183667986 Pointing RA DEC PNT 45.737161248069 Pointing Dec ROLL PNT 3.7410599606997 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-28T12:24:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T07:19:39 Observation start date DATE-END 2003-02-22T07:44:49 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4348 Observation id SEQ NUM 290308 Sequence number RA NOM 332.08183667986 Nominal RA DEC NOM 45.737161248069 Nominal Dec ROLL NOM 3.7410599606997 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri July 28, 2006 08:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290308

Instrument: HRC Obs ID: 4348 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.169922 45.742328 4676.784180 72.230553 64.748001 331.658546 45.673358 87.764282 20.094940 4.367482 331.688870 45.768087 70.139862 17.764399 3.948339 331.648033 45.749364 78.009819 22.043962 3.538829 331.719243 45.671823 55.517242 15.731556 3.529037 331.640213 45.767634 59.629463 16.983484 3.511026 332.423453 45.744560 51.372547 16.036350 3.203506 332.433198 45.745495 50.875000 15.990570 3.181563 331.704860 45.673507 56.846153 18.299088 3.106502 331.648515 45.704427 65.871429 21.512152 3.062057