Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:17 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290310

Instrument: HRC Obs ID: 4350 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

hrcf04350N002 full img2.fits hrcf04350N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:17 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290310

Instrument: HRC Obs ID: 4350 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T21:52:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T08:09:59 Observation start date DATE-END 2003-02-22T08:35:09 Observation end date RA PNT 331.93481688406 Pointing RA DEC PNT 45.763641628808 Pointing Dec ROLL PNT 3.9550951559808 Pointing Roll RA TARG 332.17 Observer’s specified target RA DEC TARG 45.742306 Observer’s specified target Dec DEGAP hrcsD1999-07- 22gaplookupN0002.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 Processing system revision DATE 2006-07-27T22:15:45 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-22T08:09:59 Observation start date DATE-END 2003-02-22T08:35:09 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-S Detector GRATING NONE Grating OBJECT ARLAC Source name TITLE AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIA- TIONS IN THE HRC-S GAIN

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 4350 Observation id SEQ NUM 290310 Sequence number RA NOM 331.93481688406 Nominal RA DEC NOM 45.763641628808 Nominal Dec ROLL NOM 3.9550951559808 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 27, 2006 18:17 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 290310

Instrument: HRC Obs ID: 4350 Source: ARLAC PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A CALIBRATION OBSERVATIONS TO MONITOR SPATIAL VARIATIONS IN THE HRC-S GAIN

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 332.170023 45.742484 3994.742432 71.182655 56.119602 332.170701 45.742238 3156.724121 70.612480 44.704903 331.502059 45.717907 107.570534 20.260254 5.309437 331.492594 45.787955 86.712502 17.996700 4.818244 331.509869 45.698392 87.262497 20.984690 4.158389 332.281112 45.733553 55.166668 13.677844 4.033287 332.251106 45.827872 57.412235 14.234662 4.033270 331.500331 45.744014 87.705360 21.764435 4.029756 331.556629 45.792675 56.469208 16.759666 3.369352 331.523019 45.795744 56.458332 16.885525 3.343594