Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590277

Instrument: ACIS Obs ID: 3522 Source: E0102-72[S0,-120,21.44,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03522N002 full img2.fits acisf03522N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590277

Instrument: ACIS Obs ID: 3522 Source: E0102-72[S0,-120,21.44,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:33:29 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T16:35:40 Observation start date DATE-END 2003-02-01T19:16:33 Observation end date RA PNT 16.433865542133 Pointing RA DEC PNT -71.704231257868 Pointing Dec ROLL PNT 248.17092654358 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:33:47 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T16:35:40 Observation start date DATE-END 2003-02-01T19:16:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-456789 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[S0,-120,21.44,0,0] Source name TITLE AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3522 Observation id SEQ NUM 590277 Sequence number RA NOM 16.433865542133 Nominal RA DEC NOM -71.704231257868 Nominal Dec ROLL NOM 248.17092654358 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590277

Instrument: ACIS Obs ID: 3522 Source: E0102-72[S0,-120,21.44,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.886120 -71.965157 160.787369 25.495022 6.306619 15.911661 -71.943815 124.030357 26.139608 4.744920 16.055218 -71.984758 121.049835 27.479227 4.405140 16.351027 -71.941971 79.833336 18.577486 4.297316 16.304565 -71.976332 93.083336 22.593334 4.119947 16.244789 -71.768480 24.000000 6.216912 3.860437 16.306178 -71.969857 84.068184 22.392210 3.754349 16.275085 -71.991901 94.639282 26.399567 3.584880 16.222097 -72.005093 100.986710 28.244967 3.575388 15.989425 -71.978300 96.049835 26.996645 3.557843