Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590278

Instrument: ACIS Obs ID: 3523 Source: E0102-72[S2,-120,5.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03523N002 full img2.fits acisf03523N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590278

Instrument: ACIS Obs ID: 3523 Source: E0102-72[S2,-120,5.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:22:26 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T11:52:54 Observation start date DATE-END 2003-02-01T14:14:17 Observation end date RA PNT 16.105407461716 Pointing RA DEC PNT -71.955667761463 Pointing Dec ROLL PNT 247.95251811519 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T13:52:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-01T11:52:54 Observation start date DATE-END 2003-02-01T14:14:17 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[S2,-120,5.15,0,0] Source name TITLE AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3523 Observation id SEQ NUM 590278 Sequence number RA NOM 16.105407461716 Nominal RA DEC NOM -71.955667761463 Nominal Dec ROLL NOM 247.95251811519 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 09:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590278

Instrument: ACIS Obs ID: 3523 Source: E0102-72[S2,-120,5.15,0,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-S CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018676 -72.033473 922.583313 58.814697 15.686272 15.996895 -72.030809 646.666687 55.858829 11.576803 16.003351 -72.034761 680.083313 60.897621 11.167650 15.999258 -72.028374 492.714294 47.896515 10.287060 15.906164 -72.025992 97.238640 11.363564 8.557055 15.807175 -72.153057 189.461792 24.430420 7.755159 16.009619 -72.027228 360.142853 47.870720 7.523239 15.551038 -72.216202 188.009964 25.309935 7.428307 16.009379 -72.032138 191.291672 40.235043 4.754355 16.020333 -72.029457 204.428574 43.510681 4.698354