Summary Page Created:Wed July 12, 2006 23:53 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590281

Instrument: ACIS Obs ID: 3526 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03526N003 full img2.fits acisf03526N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed July 12, 2006 23:53 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590281

Instrument: ACIS Obs ID: 3526 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-13T03:39:25 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-05T22:27:58 Observation start date DATE-END 2003-08-06T00:59:37 Observation end date RA PNT 16.193487376117 Pointing RA DEC PNT -71.924741557362 Pointing Dec ROLL PNT 67.168374278138 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-13T03:52:19 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-08-05T22:27:58 Observation start date DATE-END 2003-08-06T00:59:37 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] Source name TITLE AO4B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3526 Observation id SEQ NUM 590281 Sequence number RA NOM 16.193487376117 Nominal RA DEC NOM -71.924741557362 Nominal Dec ROLL NOM 67.168374278138 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed July 12, 2006 23:53 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590281

Instrument: ACIS Obs ID: 3526 Source: E0102-72[I3,-120,-7.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002215 -72.034831 1301.659058 68.397850 19.030701 16.019260 -72.032911 1203.282715 63.593815 18.921379 15.999193 -72.028569 1082.179321 64.683525 16.730370 16.019035 -72.028685 908.020691 58.065796 15.637790 15.905936 -72.025742 159.583328 14.756325 10.814572 16.016623 -72.034733 627.931824 58.169476 10.794868 15.518725 -71.686856 98.102989 16.041786 6.115466 15.199945 -71.902085 133.392029 23.897783 5.581774 15.343432 -71.801750 121.760712 22.669600 5.371101 15.149299 -71.898753 110.462769 21.120960 5.230007