Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:35 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590291

Instrument: ACIS Obs ID: 3536 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03536N002 full img2.fits acisf03536N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:35 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590291

Instrument: ACIS Obs ID: 3536 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:43:12 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T00:18:49 Observation start date DATE-END 2003-02-02T02:40:12 Observation end date RA PNT 15.889685754232 Pointing RA DEC PNT -72.093317825544 Pointing Dec ROLL PNT 247.14988232209 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T15:34:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T00:18:49 Observation start date DATE-END 2003-02-02T02:40:12 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-4.0,0.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3536 Observation id SEQ NUM 590291 Sequence number RA NOM 15.889685754232 Nominal RA DEC NOM -72.093317825544 Nominal Dec ROLL NOM 247.14988232209 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:35 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590291

Instrument: ACIS Obs ID: 3536 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.808156 -72.153958 219.193176 16.918739 12.955646 16.019178 -72.033158 588.000000 49.741379 11.821144 15.406439 -72.072032 150.954544 14.386268 10.492961 15.999658 -72.028287 490.857147 47.971882 10.232184 15.808165 -72.154018 169.285721 17.960419 9.425488 16.015629 -72.034783 440.714294 47.108833 9.355237 15.997655 -72.031498 448.857147 48.408047 9.272366 16.003271 -72.034751 486.000000 52.664219 9.228277 16.012110 -72.035293 373.000000 42.479099 8.780789 16.010043 -72.027117 326.857147 45.946621 7.113845