Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:55 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590292

Instrument: ACIS Obs ID: 3537 Source: E0102-72[I3,-120,-0.5,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03537N002 full img2.fits acisf03537N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:55 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590292

Instrument: ACIS Obs ID: 3537 Source: E0102-72[I3,-120,-0.5,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:39:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T02:40:12 Observation start date DATE-END 2003-02-02T05:01:35 Observation end date RA PNT 15.96367743201 Pointing RA DEC PNT -72.039675584795 Pointing Dec ROLL PNT 247.13871742101 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:54:01 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T02:40:12 Observation start date DATE-END 2003-02-02T05:01:35 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-0.5,0.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3537 Observation id SEQ NUM 590292 Sequence number RA NOM 15.96367743201 Nominal RA DEC NOM -72.039675584795 Nominal Dec ROLL NOM 247.13871742101 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 10:55 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590292

Instrument: ACIS Obs ID: 3537 Source: E0102-72[I3,-120,-0.5,0.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 15.807760 -72.154010 218.590912 17.196930 12.711043 15.407036 -72.071768 119.075859 13.189214 9.028276 15.906509 -72.025900 84.000000 10.484179 8.012073 16.015950 -72.034746 231.428574 32.236374 7.179113 15.997254 -72.031203 177.000000 30.180902 5.864636 16.018838 -72.032834 176.285721 31.528053 5.591393 16.008832 -72.032066 113.142860 21.890095 5.168678 16.965046 -72.101213 112.704315 23.889385 4.717757 16.003565 -72.034756 159.428574 34.044594 4.682933 16.862229 -72.174115 95.990036 21.213194 4.525016