Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:01 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590294

Instrument: ACIS Obs ID: 3539 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,4.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03539N002 full img2.fits acisf03539N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:01 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590294

Instrument: ACIS Obs ID: 3539 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,4.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T14:42:18 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T07:22:58 Observation start date DATE-END 2003-02-02T09:44:21 Observation end date RA PNT 15.68979051819 Pointing RA DEC PNT -72.066607175207 Pointing Dec ROLL PNT 246.63423251405 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T15:00:10 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T07:22:58 Observation start date DATE-END 2003-02-02T09:44:21 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-4.0,4.5,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3539 Observation id SEQ NUM 590294 Sequence number RA NOM 15.68979051819 Nominal RA DEC NOM -72.066607175207 Nominal Dec ROLL NOM 246.63423251405 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 11:01 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590294

Instrument: ACIS Obs ID: 3539 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,4.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.018335 -72.033672 1260.484985 64.429230 19.563868 16.002570 -72.028104 978.655029 66.797333 14.651109 15.997830 -72.031125 784.113647 57.420204 13.655709 16.008771 -72.027142 826.412476 62.225826 13.280860 16.020498 -72.029029 731.190002 55.945175 13.069760 16.003758 -72.034980 757.125000 58.168621 13.016039 15.406645 -72.071948 176.666672 15.198908 11.623642 15.807976 -72.153911 131.636368 13.329144 9.875831 15.261361 -72.116278 69.636360 10.471775 6.649910 15.906529 -72.025974 57.428570 9.435042 6.086732