Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590295

Instrument: ACIS Obs ID: 3540 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,6.5.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03540N002 full img2.fits acisf03540N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590295

Instrument: ACIS Obs ID: 3540 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,6.5.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:13:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T09:44:21 Observation start date DATE-END 2003-02-02T12:05:43 Observation end date RA PNT 15.590602070101 Pointing RA DEC PNT -72.052963649832 Pointing Dec ROLL PNT 246.43200146637 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:25:38 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T09:44:21 Observation start date DATE-END 2003-02-02T12:05:43 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I3,-120,-4.0,6.5.0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3540 Observation id SEQ NUM 590295 Sequence number RA NOM 15.590602070101 Nominal RA DEC NOM -72.052963649832 Nominal Dec ROLL NOM 246.43200146637 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590295

Instrument: ACIS Obs ID: 3540 Source: E0102-72[I3,-120,-4.0,6.5.0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.019094 -72.033215 1435.833374 70.072281 20.490746 16.002376 -72.028071 1448.375000 72.523132 19.971214 16.001443 -72.034021 1281.443237 73.181221 17.510546 16.001430 -72.028149 1074.056763 65.547981 16.385811 15.997739 -72.031581 1110.238647 69.871338 15.889758 16.005980 -72.034572 1194.791626 79.255165 15.075253 16.019338 -72.029141 986.666687 66.792114 14.772202 15.406545 -72.071903 200.715912 15.940963 12.591204 15.808072 -72.153810 181.117249 15.960837 11.347603 15.906671 -72.025802 57.159092 9.066241 6.304607