Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:42 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590296

Instrument: ACIS Obs ID: 3541 Source: E0102-72[I0,-120,4.7,-5.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

acisf03541N002 full img2.fits acisf03541N002 cntr img2.fits

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:42 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590296

Instrument: ACIS Obs ID: 3541 Source: E0102-72[I0,-120,4.7,-5.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:17:20 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T12:05:43 Observation start date DATE-END 2003-02-02T14:27:07 Observation end date RA PNT 16.381018284709 Pointing RA DEC PNT -72.00063334614 Pointing Dec ROLL PNT 247.14361762675 Pointing Roll RA TARG 16.01 Observer’s specified target RA DEC TARG -72.032028 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-07-20T16:41:05 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-02-02T12:05:43 Observation start date DATE-END 2003-02-02T14:27:07 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT E0102-72[I0,-120,4.7,-5.68,0] Source name TITLE AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Proposal title

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3541 Observation id SEQ NUM 590296 Sequence number RA NOM 16.381018284709 Nominal RA DEC NOM -72.00063334614 Nominal Dec ROLL NOM 247.14361762675 Nominal Roll

Summary Page Created:Thu July 20, 2006 12:42 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590296

Instrument: ACIS Obs ID: 3541 Source: E0102-72[I0,-120,4.7,-5.68,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4A ACIS-I CALIBRATION OBSERVATIONS OF E0102-72

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 16.002355 -72.027890 1127.337891 65.395477 17.238775 16.018536 -72.033977 1059.358643 62.607056 16.920755 16.001952 -72.034189 1239.144775 74.203217 16.699343 16.015629 -72.027702 740.648254 60.657761 12.210280 15.998285 -72.030933 754.055176 68.505135 11.007279 16.480205 -72.064064 72.714287 10.097580 7.201159 17.428809 -72.025466 105.643616 20.147644 5.243473 15.904988 -72.025981 42.636364 8.903408 4.788769 17.397987 -72.049960 104.551498 23.808552 4.391342 17.278481 -72.135445 84.142860 20.798025 4.045714