Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:18 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590311

Instrument: ACIS Obs ID: 3699 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.5,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

acisf03699N003 full img2.fits acisf03699N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:18 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590311

Instrument: ACIS Obs ID: 3699 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.5,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T09:58:09 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T09:16:50 Observation start date DATE-END 2003-11-09T12:21:46 Observation end date RA PNT 278.35716425022 Pointing RA DEC PNT -10.623107012603 Pointing Dec ROLL PNT 283.34160447887 Pointing Roll RA TARG 278.389583 Observer’s specified target RA DEC TARG -10.568528 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.4460144 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.8 ASCDS version number DATE 2006-06-30T10:17:28 Date and time of file creation DATE-OBS 2003-11-09T09:16:50 Observation start date DATE-END 2003-11-09T12:21:46 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-012367 Detector GRATING NONE Grating OBJECT G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.5,2.5,0]

Source name

TITLE AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Propo

OBSERVER Dr. CXC Calibration Principal investigator OBS ID 3699 Observation id SEQ NUM 590311 Sequence number RA NOM 278.35716425022 Nominal RA DEC NOM -10.623107012603 Nominal Dec ROLL NOM 283.34160447887 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 30, 2006 06:18 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 590311

Instrument: ACIS Obs ID: 3699 Source: G21.5-0.9[Chip I3, T=120, Offsets=-2.5,2.5,0] PI: Dr. CXC Calibration Title: AO4B OBSERVATIONS OF THE STANDARD CANDLES CAS A AND G21.5-09

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 278.389737 -10.568860 1434.954590 56.219276 25.524244 278.365725 -10.590065 81.000000 10.324203 7.845641 278.637543 -10.453779 148.728058 25.054464 5.936190 278.624350 -10.453912 106.794022 24.979548 4.275259 278.656282 -10.531709 115.279068 27.238791 4.232165 278.677297 -10.615251 48.249168 12.855837 3.753094 278.389907 -10.564692 106.571426 30.297346 3.517517 278.643460 -10.485413 95.375412 28.473703 3.349597 278.566393 -10.466316 55.682758 17.311708 3.216480 278.516262 -10.502576 37.666668 11.778427 3.197937