Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:59 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1748 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

acisf01748N003 full img2.fits acisf01748N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:59 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1748 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T18:28:21 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T05:07:22 Observation start date DATE-END 2000-07-14T05:32:33 Observation end date RA PNT 65.704616020624 Pointing RA DEC PNT 60.371303007095 Pointing Dec ROLL PNT 62.891422342235 Pointing Roll RA TARG 65.66696 Observer’s specified target RA DEC TARG 60.33824 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T18:58:33 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T05:07:22 Observation start date DATE-END 2000-07-14T05:32:33 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LINEAR 1999 S4 Source name TITLE AXAF LOW ENERGY SPEC- TROSCOPY AND PHOTOMET- RIC IMAGING OF COMETARY X- RAY EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Proposal title

OBSERVER Dr. Carey Lisse Principal investigator OBS ID 1748 Observation id SEQ NUM 100002 Sequence number RA NOM 65.704616020624 Nominal RA DEC NOM 60.371303007095 Nominal Dec ROLL NOM 62.891422342235 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 14:59 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1748 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 65.565272 60.217761 34.034481 8.046530 4.229709 65.467849 60.170649 38.588234 9.602180 4.018696 65.530233 60.199621 29.708334 8.159287 3.641045 65.582700 60.187899 34.291668 9.887560 3.468163 65.362644 60.179352 26.048275 7.777526 3.349173 65.524315 60.226748 26.062069 8.091332 3.220986 65.607824 60.209132 28.089655 8.805360 3.190063 65.487266 60.165346 29.745098 9.543242 3.116876 65.662915 60.194467 28.670454 9.533696 3.007276

Full Field with Sources