Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:13 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1749 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

acisf01749N003 full img2.fits acisf01749N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:13 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1749 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T18:48:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T05:32:33 Observation start date DATE-END 2000-07-14T05:57:43 Observation end date RA PNT 65.800892544212 Pointing RA DEC PNT 60.403184581975 Pointing Dec ROLL PNT 62.784695266456 Pointing Roll RA TARG 65.76345 Observer’s specified target RA DEC TARG 60.37076 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T19:12:57 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T05:32:33 Observation start date DATE-END 2000-07-14T05:57:43 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LINEAR 1999 S4 Source name TITLE AXAF LOW ENERGY SPEC- TROSCOPY AND PHOTOMET- RIC IMAGING OF COMETARY X- RAY EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Proposal title

OBSERVER Dr. Carey Lisse Principal investigator OBS ID 1749 Observation id SEQ NUM 100002 Sequence number RA NOM 65.800892544212 Nominal RA DEC NOM 60.403184581975 Nominal Dec ROLL NOM 62.784695266456 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:13 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1749 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 65.511120 60.258563 34.166073 8.170468 4.181654 65.536283 60.282660 48.181820 12.306875 3.915033 65.679098 60.219785 40.250000 10.345856 3.890447 65.646626 60.180750 24.078432 6.679620 3.604760 65.672067 60.219602 32.333332 9.643567 3.352839 65.596051 60.241680 25.666666 8.033592 3.194918

Full Field with Sources