Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:26 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1751 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

acisf01751N003 full img2.fits acisf01751N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:26 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1751 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T19:04:48 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T06:22:53 Observation start date DATE-END 2000-07-14T06:48:03 Observation end date RA PNT 65.995912058936 Pointing RA DEC PNT 60.467997158564 Pointing Dec ROLL PNT 62.568741612763 Pointing Roll RA TARG 65.9572 Observer’s specified target RA DEC TARG 60.43589 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-05-30T19:25:37 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-07-14T06:22:53 Observation start date DATE-END 2000-07-14T06:48:03 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT LINEAR 1999 S4 Source name TITLE AXAF LOW ENERGY SPEC- TROSCOPY AND PHOTOMET- RIC IMAGING OF COMETARY X- RAY EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Proposal title

OBSERVER Dr. Carey Lisse Principal investigator OBS ID 1751 Observation id SEQ NUM 100002 Sequence number RA NOM 65.995912058936 Nominal RA DEC NOM 60.467997158564 Nominal Dec ROLL NOM 62.568741612763 Nominal Roll

Summary Page Created:Wed May 30, 2007 15:26 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100002

Instrument: ACIS Obs ID: 1751 Source: LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 65.876284 60.282398 44.708332 9.154868 4.883558 65.824622 60.321079 34.027588 7.884786 4.315600 65.816418 60.313922 32.318180 7.644539 4.227617 65.888375 60.232938 33.708332 8.438519 3.994579 65.660448 60.291765 28.791666 7.750346 3.714888 65.746421 60.316712 33.458332 9.307101 3.594925 65.887852 60.234587 28.431372 8.453261 3.363361 65.785173 60.261217 29.509804 8.791386 3.356673 65.774070 60.336912 30.117241 9.453723 3.185755 65.741796 60.268460 25.392157 8.099875 3.134882

Full Field with Sources