Summary Page Created:Fri June 1, 2007 01:40 EDT page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100018

Instrument: ACIS Obs ID: 1831 Source: Comet c/LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

acisf01831N003 full img2.fits acisf01831N003 cntr img2.fits

Summary Page Created:Fri June 1, 2007 01:40 EDT page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100018

Instrument: ACIS Obs ID: 1831 Source: Comet c/LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-01T04:52:00 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-01T17:19:24 Observation start date DATE-END 2000-08-01T17:44:34 Observation end date RA PNT 182.65197843929 Pointing RA DEC PNT 10.328377349826 Pointing Dec ROLL PNT 255.53373755982 Pointing Roll RA TARG 182.66311 Observer’s specified target RA DEC TARG 10.36439 Observer’s specified target Dec DATAMODE VFAINT Data mode READMODE TIMED Read mode FP TEMP 153.2848053 Focal Plane Temperature [K] FSW VERS 30 ACIS flight software version number

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.10 ASCDS version number DATE 2007-06-01T05:39:16 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-08-01T17:19:24 Observation start date DATE-END 2000-08-01T17:44:34 Observation end date INSTRUME ACIS Instrument DETNAM ACIS-235678 Detector GRATING NONE Grating OBJECT Comet c/LINEAR 1999 S4 Source name TITLE AXAF LOW ENERGY SPEC- TROSCOPY AND PHOTOMET- RIC IMAGING OF COMETARY X- RAY EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

Proposal title

OBSERVER Dr. Carey Lisse Principal investigator OBS ID 1831 Observation id SEQ NUM 100018 Sequence number RA NOM 182.65197843929 Nominal RA DEC NOM 10.328377349826 Nominal Dec ROLL NOM 255.53373755982 Nominal Roll

Summary Page Created:Fri June 1, 2007 01:40 EDT page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 100018

Instrument: ACIS Obs ID: 1831 Source: Comet c/LINEAR 1999 S4 PI: Dr. Carey Lisse Title: AXAF LOW ENERGY SPECTROSCOPY AND PHOTOMETRIC IMAGING OF COMETARY X-RAY

EMISSION FROM COMET P/TEMPEL 2

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 182.571863 10.077861 34.465908 10.863406 3.172662

Full Field with Sources