Summary Page Created:Tue November 20, 2007 20:17 EST page: 1 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200037

Instrument: HRC Obs ID: 612 Source: HR 1442 PI: Prof. Frederick Walter Title: THE SOURCE OF X-RAYS IN THE HR 1442 SYSTEM

hrcf00612N004 full img2.fits hrcf00612N004 cntr img2.fits

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 20:17 EST page: 2 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200037

Instrument: HRC Obs ID: 612 Source: HR 1442 PI: Prof. Frederick Walter Title: THE SOURCE OF X-RAYS IN THE HR 1442 SYSTEM

Level 1 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T01:06:17 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-11T17:53:33 Observation start date DATE-END 2000-09-11T19:41:57 Observation end date RA PNT 68.387687604506 Pointing RA DEC PNT 18.020614099274 Pointing Dec ROLL PNT 97.632225110683 Pointing Roll RA TARG 68.38625 Observer’s specified target RA DEC TARG 18.016667 Observer’s specified target Dec DEGAP hrciD1999-07- 22gaplookupN0003.fits

Level 2 Observational Parameters Parameter Value Description ASCDSVER 7.6.11.2 Processing system revision DATE 2007-11-21T01:16:40 Date and time of file creation DATE-OBS 2000-09-11T17:53:33 Observation start date DATE-END 2000-09-11T19:41:57 Observation end date INSTRUME HRC Instrument DETNAM HRC-I Detector GRATING NONE Grating OBJECT HR 1442 Source name TITLE THE SOURCE OF X-RAYS IN THE HR 1442 SYSTEM

Proposal title

OBSERVER Prof. Frederick Walter Principal investigator OBS ID 612 Observation id SEQ NUM 200037 Sequence number RA NOM 68.387687604506 Nominal RA DEC NOM 18.020614099274 Nominal Dec ROLL NOM 97.632225110683 Nominal Roll

Summary Page Created:Tue November 20, 2007 20:17 EST page: 3 of 3

Chandra X-ray Center Seq Num: 200037

Instrument: HRC Obs ID: 612 Source: HR 1442 PI: Prof. Frederick Walter Title: THE SOURCE OF X-RAYS IN THE HR 1442 SYSTEM

Full Field with Sources

List of the Brighest Sources in the Field RA[deg] DEC[deg] NET COUNTS[count] NET COUNTS ERR[count] SNR 68.387776 18.016734 1427.083374 40.930874 34.865692 68.067413 18.026700 376.791962 26.651773 14.137594 68.651619 18.045975 174.583328 20.116192 8.678746 68.041884 17.959828 104.988029 23.059534 4.552912 68.423387 18.152051 40.221428 8.861439 4.538928 68.608908 18.174002 52.213795 12.102370 4.314344 68.181518 18.049321 55.383930 13.733696 4.032704 68.361589 17.719833 55.743752 14.722932 3.786185 68.085522 17.973160 50.000000 15.738851 3.176852 68.386762 18.012108 18.000000 5.673493 3.172649